DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ PARIS VI spécialité : Mécanique

présentée par

Cécile APPERT

pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris VI

Sujet de la thèse

TRANSITION DE PHASE DYNAMIQUE DE TYPE LIQUIDE-GAZ ET CRÉATION D’INTERFACES DANS UN GAZ SUR RÉSEAU

Soutenue le 9 Avril 1993 devant le Jury composé de :

Mme R. GATIGNOL Présidente M. J.P. HANSEN Rapporteur M. D. d’HUMIÈRES M. L. MASBERNAT M. D. ROTHMAN M. D. VANDROMME Rapporteur M. S. ZALESKI Directeur de thèse